051015201101001000104Helium All

Gf (cm

2 sr)Incident Energy (MeV/nucleon)

051015201101001000104Helium No Side

Gf (cm

2 sr)Incident Energy (MeV/nucleon)

05101520251101001000104Helium Theta ‡ 45

Gf (cm

2 sr)Incident Energy (MeV/nucleon)

051015201101001000104Helium All

Gf (cm

2 sr)Incident Energy (MeV/nucleon)

051015201101001000104Helium No Side

2

05101520251101001000104Helium Theta ‡ 45

2